X-Git-Url: https://projects.mako.cc/source/state_of_wikimedia_research_2015/blobdiff_plain/3fe9f78d6049f92d6a27d039a18cd4d6595ec205..5962c62847b1dd9bd0a07321f9775372bde402e1:/20150717-wikimania_research.tex?ds=sidebyside

diff --git a/20150717-wikimania_research.tex b/20150717-wikimania_research.tex
index 809dba9..54730ee 100644
--- a/20150717-wikimania_research.tex
+++ b/20150717-wikimania_research.tex
@@ -361,12 +361,12 @@
   
 \frametitle{Quality of drug articles: NEJM}
 
-   \includegraphics[width=0.45\textwidth]{figures/Pradaxa_tweet_FDAMedWach.png}
+   \includegraphics[width=0.49\textwidth]{figures/Pradaxa_tweet_FDAMedWach.png}
    % from https://twitter.com/FDAMedWatch/status/281547908095041536
    % = first one in the list at http://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMp1401767/suppl_file/nejmp1401767_appendix.pdf
-   $\Longrightarrow$
-   \includegraphics[width=0.45\textwidth]{figures/Dabitragan_Contraindications_WP_FDA_warning}
-   
+   \includegraphics[width=0.49\textwidth]{figures/Dabitragan_Contraindications_WP_FDA_warning}
+  
+   \tikz{\node [yshift=1.5cm,xshift=-0.4cm] at (current page.center) {\includegraphics[width=1.5cm]{figures/long-arrow-right.png}};}
    \begin{itemize}
      \larger \larger
      \item The US Food and Drug Administration (\e{FDA}) frequently 
